UTILISATION DE LA CALCULETTE

Commandes générales :

                 Informations sur le logiciel et l'éditeur

   	   Vous donne accès à ce fichier d'aide (clavier : F1)

      Ferme la calculette (clavier : Alt + F4)

                 Réduit la fenêtre (clavier :  «Echap» ou «Esc»), le bouton reste visible dans la barre des tâches.

Saisie des opérations :

Vous pouvez utiliser indifféremment votre clavier (pavé numérique) ou votre souris pour entrer vos calculs.

Sélectionne la saisie en francs (clavier : Ctrl + F)

Sélectionne la saisie en euros (clavier : Ctrl + E)

Changer le signe de la valeur affichée (clavier : Ctrl + «-»)

Efface les derniers chiffres saisis (clavier : «Back Space»)

Ré-initialise la calculette (clavier : «Suppr»)

La calculette affiche automatiquement les séparateurs de milliers (espaces) pendant la saisie afin d'en faciliter le contrôle.

La conversion est effectuée à chaque appui sur une touche opératoire ( +  -  *  /  = ) avec une précision de deux décimales (voir règle d'arrondissement plus bas).

REGLES DE CONVERSION

Cette calculatrice est conforme au règlement CE n° 1103/97 relatif aux normes de conversion entre francs et euros.

Ce qu'il faut retenir :

-  1 euro = 6,55957 francs   (taux fixé le 31 décembre 1998)

-  Lors des opérations de conversion, ce taux devra toujours être utilisé avec toutes ses décimales ; seul le résultat de la conversion pourra être arrondi.

A cet égard, une règle unique a été retenue et devra être utilisée par tous. Selon cette règle, l'arrondi devra obligatoirement être effectué en fonction de la valeur de la troisième décimale :

- si celle-ci est inférieure à 5, l'arrondi devra s'effectuer au centième inférieur, la deuxième décimale étant à conserver en l'état ;

- si la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, l'arrondi devra se faire au centième supérieur, la deuxième décimale étant alors augmentée d'une unité.

Quelques exemples :

Conversion d'euros en francs :

   270,50 Euros donnent :  270,50 Euros x 6,55957 = 1 774,363685 Francs,

la troisième décimale étant inférieure à 5, le montant sera arrondi à 1 1774,36 Francs

   1 750,00 Euros donnent :  1 750,00 Euros x 6,55957 = 11 479,2475 Francs,

la troisième décimale étant supérieure à 5, le montant sera arrondi à 11 479,25 Francs

Conversion de francs en euros :

   1 500,00 Francs donnent : 1 500,00 Francs / 6,55957 = 228,6735259 Euros,

la troisième décimale étant inférieure à 5, le montant sera arrondi à 228,67 Euros

   1 500,01 Francs donnent : 1 500,01 Francs / 6,55957 = 228,6750503 Euros,

la troisième décimale étant égale ou supérieure à 5, le montant sera arrondi à 228,68 Euros

IMPORTANT :

Pour votre confort, votre Euro Calculette effectue automatiquement l'arrondi à 2 décimales du résultat converti en suivant les règles exposées précédemment.

EXEMPLES  PRATIQUES

Calculer la valeur en francs de 125 euros :

- sélectionnez la saisie en euros : clic sur «E» (ou Ctrl + E)

- cliquez ou tapez «1» «2» «5»

- cliquez sur «=» (ou «Enter»)

la zone «Francs» affiche alors 819,95, vous pourriez vérifier en multipliant par 10 que le 	résultat (8 199,46) à bien été arrondi au centième supérieur.

Effectuer l'opération 328,25 F x 18 et convertir le résultat en euros :

- sélectionnez la saisie en francs : clic sur «F» (ou Ctrl + F)

- cliquez ou tapez «3» «2» «5» «,» «5»

- cliquez ou tapez «*»  : la valeur 50,04 s'affiche dans la zone euros

- cliquez ou tapez «1» «8»

- cliquez ou tapez «=» (ou «Enter») : 	le résultat 5 908,5 s'affiche dans la zone Francs

la valeur 900,75 s'affiche dans la zone Euros

LIMITES OPERATOIRES

Quelque soit la monnaie, la saisie est limitée à 9 chiffres pour la partie entière et 5 pour la partie décimale.

La valeur maximale que vous pouvez saisir est donc 999 999 999,99999 (1 milliard - 1).

En revanche vos résultats de calculs peuvent eux atteindre 999 999 999 999,99 (1000 milliards - 1) !